【高崎市】閉店が1時間早まります。2024年9月2日から、JR高崎駅西口の「高崎オーパ」の営業時間が変更になるそうです。

八島町にある商業施設「高崎オーパ」の営業時間(閉店時間)の変更が予定されていることが分かりました。

「高崎オーパ」のWEBサイトによりますと、2024年9月2日より、下記のように営業時間が変更されることになっています。

＜変更前＞
2～6F：10:00～21:00
7～8F：11:00～23:00

↓

＜変更後＞
2～6F：10:00～20:00
7～8F：11:00～22:00

店内にも同様のお知らせが掲示されていました。

こちらのお店があるのは、高崎市八島町。JR高崎駅の西口を出てすぐのところにある大型の商業施設です。

駅からは、改札のある2階フロアからペデストリアンデッキで直結していてアクセスも良い施設です。

閉店する時間が変更になる2～6Fは、主にアパレルショップなどのファッションのお店の他、保険ショップ「ほけんの窓口 高崎オーパ店」や猫カフェ「Moff animal cafe 高崎オーパ店」など、様々な業種の店舗が入っています。

また7～8Fには、様々なジャンルの飲食店が入っているレストランフロア「OPA THE DINING ILOLI(イロリ)」をメインに、矯正歯科や美容外科などの店舗も入っています。

(2024年8月撮影)

飲食店も含めて閉店が1時間早くなりますので、お客さんの動きと共に、スタッフの方々の働き方にも変化がありそうですね。

なお建物の1階には、食品や酒類などのスーパーマーケット、ベーカリーや医薬品などの取り扱いもある「イオンスタイル高崎駅前」が入っていて、駅や周辺のお店を利用する方々にとって利便性の高いショップになっています。こちらの1階フロアの営業時間の変更はありませんので、ご安心を。

各店の詳しい営業時間については、「高崎オーパ」のWEBサイト等をご確認いただけたらと思います。

「高崎オーパ」はこちら↓