【高崎市】老朽化による建て替え工事がスタート。通町の「慈光ビル」は2024年11月20日～2026年3月末日(予定)まで新築建て替え工事期間となります。

通町にある「慈光ビル」で、建物の老朽化のため新築建て替え工事の計画が進んでいることが分かりました。

現地の建物のすぐ南側にある寺院「安国寺」の掲示板には、下記の告知が掲示されていました。工期は2024年11月20日から2026年3月末日(予定)とのことで、約1年半の期間をかけて建て替え工事が実施される予定になっています。

こちらのビルがあるのは、高崎市通町。

ビルの名前にもあるように、「慈光通り」という商店街沿いにある住居兼テナントの建物です。

ビルの1階には幼保連携型のこども園「慈光こども園」がありましたが、施設の方によりますと、このたびの工事に伴い、2024年8月からは別の場所で施設運営をされているそうです。

これまで当サイトでは、こちらの「慈光ビル」内のショップなどの移転や閉店の情報についていくつかご紹介してまいりました。2024年9月にはアパレルショップの「GOODY」が移転、

【高崎市】歩いて2分の場所へ移転＆新装オープン！ 2024年9月12日、通町の「GOODY」が移転オープンしました！

通町にあったアパレルショップ「GOODY」が移転したことが分かりました。 旧店舗の店頭には、2024年9月12 …

また2024年6月にはコーヒーショップ「きまぐれCafé」が閉店となっていました。

【高崎市】理学療法士さんがマスターのコーヒーショップが閉店…。2024年6月23日の営業をもって、通町の「きまぐれCafé」が営業終了となります。

通町にある、理学療法士さんが営むコーヒースタンド「きまぐれCafé」が営業を終了することが分かりました。 「き …

よろしければ当時の記事もご覧ください。

※2024年8月頃撮影

2025年1月頃の現地では、建物の周りに足場が組まれ、防護壁が設置されていました。建て替えによってどんなビルに生まれ変わるのか、今後の動きにも注目していきたいと思います！

「慈光ビル」はこちら↓